\end{tabular}

\begin{center}
\tablefirsthead{%
\multicolumn{5}{c}{\textbf{\huge Facture de services}}\\
\hline
\textbf{Projet} & \textbf{Description} & \textbf{Qté} & \textbf{Taux} & \textbf{Total} (\$) \\
\hline}
\tablehead{%
\multicolumn{5}{c}{Page \thepage\ sur \pageref{LastPage}}\\
\hline
\textbf{Projet} & \textbf{Description} & \textbf{Qté} & \textbf{Taux} & \textbf{Total} (\$) \\
\hline}
\tabletail{%
\hline
\multicolumn{5}{r}{\emph{Suite à la page suivante...}}\\
\hline}
\tablelasttail{\hline}
\begin{supertabular}{p{7cm}p{4.5cm}ccc}
%\multicolumn{5}{p{18cm}}{\emph{Note: La période de facturation pour les services de technicien et d'ingénierie est du 1$^{er}$ juin au 2 août. Pour les équipements la période débute au 18 mai (réouverture des laboratoires suite à la Covid).}}\\[0.5cm]
%\\
